-- ============================================
-- Gnuboard5 R2 Storage Rollback
-- WARNING: 이 스크립트는 R2 관련 컬럼을 삭제합니다.
-- 실행 전 반드시 백업하세요!
-- ============================================

-- 인덱스 삭제
DROP INDEX `idx_bf_r2_key` ON `g5_board_file`;
DROP INDEX `idx_bf_storage_type` ON `g5_board_file`;

-- 컬럼 삭제
ALTER TABLE `g5_board_file`
DROP COLUMN `bf_r2_key`,
DROP COLUMN `bf_storage_type`;

-- 에디터 파일 테이블 삭제 (선택사항)
-- DROP TABLE IF EXISTS `g5_editor_files`;
